-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.69


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.20049923822
cusum  =  0.167698739555
eta  =  0.95009826589
hl_amp_ratio  =  1.47474294115
kurtosis  =  -1.21498467632
n_points  =  52
period  =  0.305999055757
period_SNR  =  9.42173168174
period_log10FAP  =  -4.08350810519
period_uncertainty  =  2.36639902241e-05
phase_cusum  =  0.330415979125
phase_eta  =  0.391475674371
phi21  =  -1.34946478084
phi31  =  -1.94307232107
quartile31  =  0.2825
r21  =  0.214314355347
r31  =  0.177319279452
shapiro_w  =  0.93777358532
skewness  =  0.209209038854
slope_per10  =  -0.331162696282
slope_per90  =  0.317564386894
stetson_k  =  0.853636818956
weighted_mean  =  14.1461651917
weighted_std  =  0.160794622935
