-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.82


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.246945807404
cusum  =  0.153963390179
eta  =  0.810195654504
hl_amp_ratio  =  0.899844229051
kurtosis  =  -0.264407772587
n_points  =  68
period  =  4.75821071987
period_SNR  =  8.03128179139
period_log10FAP  =  -2.8820516355
period_uncertainty  =  0.0066418475924
phase_cusum  =  0.24956777576
phase_eta  =  0.465120404027
phi21  =  0.250715200432
phi31  =  2.52844973757
quartile31  =  0.265
r21  =  0.55862555948
r31  =  0.526873469087
shapiro_w  =  0.982625365257
skewness  =  -0.157385685766
slope_per10  =  -0.817999988794
slope_per90  =  1.33370300294
stetson_k  =  0.783553315869
weighted_mean  =  11.0602941176
weighted_std  =  0.218786563924
