-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_1O
class_probability =  0.42


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.200502781255
cusum  =  0.136326273467
eta  =  0.521166328214
hl_amp_ratio  =  0.843261484461
kurtosis  =  -1.33961383041
n_points  =  272
period  =  0.351668156243
period_SNR  =  45.8980507421
period_log10FAP  =  -48.0506656647
period_uncertainty  =  2.79478787621e-05
phase_cusum  =  0.242112826566
phase_eta  =  0.132948055496
phi21  =  -0.945291899706
phi31  =  -3.3962834445
quartile31  =  0.2625
r21  =  0.0951189371445
r31  =  0.01890969767
shapiro_w  =  0.927873849869
skewness  =  -0.138867806411
slope_per10  =  -0.146597603196
slope_per90  =  0.189723325739
stetson_k  =  0.90090466788
weighted_mean  =  15.6643410411
weighted_std  =  0.144106380978
