-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.359510215458
cusum  =  0.201002613718
eta  =  1.13229080999
hl_amp_ratio  =  0.888851130729
kurtosis  =  0.281292103706
n_points  =  332
period  =  0.520702817877
period_SNR  =  32.8102547922
period_log10FAP  =  -23.7957355752
period_uncertainty  =  7.5163523918e-05
phase_cusum  =  0.315906369448
phase_eta  =  1.06234331493
phi21  =  -2.51030451594
phi31  =  -5.18677625572
quartile31  =  0.42
r21  =  0.454325316135
r31  =  0.20536783291
shapiro_w  =  0.986604571342
skewness  =  0.14427338601
slope_per10  =  -0.0375054811207
slope_per90  =  0.0338057851006
stetson_k  =  0.751259267097
weighted_mean  =  19.1958910029
weighted_std  =  0.366623006161
