-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.187911143705
cusum  =  0.118829358847
eta  =  0.789208837686
hl_amp_ratio  =  1.1074791896
kurtosis  =  -1.12860433306
n_points  =  326
period  =  0.31354238004
period_SNR  =  51.3774690582
period_log10FAP  =  -48.9808719215
period_uncertainty  =  2.68076592203e-05
phase_cusum  =  0.260525966976
phase_eta  =  0.462110162439
phi21  =  -4.67976973784
phi31  =  -3.64819967429
quartile31  =  0.27
r21  =  0.134954276867
r31  =  0.0622330294203
shapiro_w  =  0.960227370262
skewness  =  -0.0505644561575
slope_per10  =  -0.0517783444666
slope_per90  =  0.0804380882354
stetson_k  =  0.875568102868
weighted_mean  =  16.4447506037
weighted_std  =  0.150275393249
