-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_1O
class_probability =  0.43


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.200591011748
cusum  =  0.112160928461
eta  =  0.532359139148
hl_amp_ratio  =  0.838617699399
kurtosis  =  -1.39591555276
n_points  =  275
period  =  0.348844008036
period_SNR  =  44.4261915837
period_log10FAP  =  -47.8318368356
period_uncertainty  =  3.40202858612e-05
phase_cusum  =  0.227955943077
phase_eta  =  0.17344009015
phi21  =  -0.949886063944
phi31  =  -2.68267491628
quartile31  =  0.265
r21  =  0.0752926880784
r31  =  0.0884987130525
shapiro_w  =  0.921746373177
skewness  =  -0.158127970653
slope_per10  =  -0.150046328783
slope_per90  =  0.162033564786
stetson_k  =  0.885926930645
weighted_mean  =  14.8305724726
weighted_std  =  0.141343091785
