-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.303886589077
cusum  =  0.179335968365
eta  =  0.521936040109
hl_amp_ratio  =  0.292758362815
kurtosis  =  0.118273269538
n_points  =  284
period  =  0.515300705061
period_SNR  =  33.5801084822
period_log10FAP  =  -35.864676232
period_uncertainty  =  7.07986253021e-05
phase_cusum  =  0.234197228202
phase_eta  =  0.0910165419628
phi21  =  0.723350428217
phi31  =  -1.30468081889
quartile31  =  0.34
r21  =  0.428341541521
r31  =  0.299328143266
shapiro_w  =  0.898697078228
skewness  =  -0.973451232864
slope_per10  =  -0.159190616597
slope_per90  =  0.152663548281
stetson_k  =  0.688211343771
weighted_mean  =  16.0879250708
weighted_std  =  0.244174219859
