-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.87


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.389678871825
cusum  =  0.0993901657037
eta  =  0.547811573575
hl_amp_ratio  =  0.472566737783
kurtosis  =  -0.970735855445
n_points  =  365
period  =  0.459341117739
period_SNR  =  38.2303586269
period_log10FAP  =  -42.4156888712
period_uncertainty  =  6.0094866985e-05
phase_cusum  =  0.247211943399
phase_eta  =  0.478828388243
phi21  =  -2.39110214318
phi31  =  -1.2058724326
quartile31  =  0.62
r21  =  0.432765873303
r31  =  0.292527875284
shapiro_w  =  0.899269461632
skewness  =  -0.591548126455
slope_per10  =  -0.0581047278925
slope_per90  =  0.128577946273
stetson_k  =  0.804008191304
weighted_mean  =  14.0717874949
weighted_std  =  0.362961395894
