-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.332077324574
cusum  =  0.184878974261
eta  =  0.666604190065
hl_amp_ratio  =  0.424739603182
kurtosis  =  -0.883933047428
n_points  =  183
period  =  0.487135885585
period_SNR  =  27.3010300279
period_log10FAP  =  -19.2133518252
period_uncertainty  =  8.45330692251e-05
phase_cusum  =  0.265951903099
phase_eta  =  0.261799841511
phi21  =  3.93721010875
phi31  =  5.32332145618
quartile31  =  0.47
r21  =  0.494697706776
r31  =  0.317178345201
shapiro_w  =  0.915971457958
skewness  =  -0.559592999545
slope_per10  =  -0.182521199043
slope_per90  =  0.366351599857
stetson_k  =  0.799368304351
weighted_mean  =  14.0848000943
weighted_std  =  0.30738136743
