-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.387035351155
cusum  =  0.189795805943
eta  =  0.665403608711
hl_amp_ratio  =  0.556544960957
kurtosis  =  -0.726609638344
n_points  =  295
period  =  0.45364448716
period_SNR  =  32.9725168385
period_log10FAP  =  -31.5591625213
period_uncertainty  =  5.81297404294e-05
phase_cusum  =  0.291423551722
phase_eta  =  0.11598770799
phi21  =  0.684942085957
phi31  =  1.91837632979
quartile31  =  0.56
r21  =  0.514262995995
r31  =  0.440306073387
shapiro_w  =  0.923930048943
skewness  =  -0.550845694618
slope_per10  =  -0.175546144823
slope_per90  =  0.182556411186
stetson_k  =  0.801193551781
weighted_mean  =  15.6495836804
weighted_std  =  0.348648545458
