-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.227513872562
cusum  =  0.11236016272
eta  =  0.535360484776
hl_amp_ratio  =  0.629498022695
kurtosis  =  -1.13794815512
n_points  =  358
period  =  0.589450565726
period_SNR  =  47.4214612425
period_log10FAP  =  -51.0432375167
period_uncertainty  =  9.73976505576e-05
phase_cusum  =  0.274074577312
phase_eta  =  0.141395818459
phi21  =  0.923082039174
phi31  =  -0.924005782313
quartile31  =  0.3375
r21  =  0.434040512836
r31  =  0.255665501135
shapiro_w  =  0.93985658884
skewness  =  -0.3153975063
slope_per10  =  -0.139642441091
slope_per90  =  0.198951691024
stetson_k  =  0.846316733156
weighted_mean  =  14.8814747712
weighted_std  =  0.195647204901
