-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.249564099039
cusum  =  0.0835760254448
eta  =  0.63402261942
hl_amp_ratio  =  0.458278253338
kurtosis  =  -0.338193814167
n_points  =  363
period  =  0.535228596866
period_SNR  =  40.7104948916
period_log10FAP  =  -41.2620882979
period_uncertainty  =  9.53042403554e-05
phase_cusum  =  0.256199006934
phase_eta  =  0.478669395756
phi21  =  -2.23738217347
phi31  =  -4.26888177279
quartile31  =  0.34
r21  =  0.46309209341
r31  =  0.26655559816
shapiro_w  =  0.951378583908
skewness  =  -0.640968501597
slope_per10  =  -0.0513574902073
slope_per90  =  0.0749710812778
stetson_k  =  0.751312786054
weighted_mean  =  17.1717184049
weighted_std  =  0.233838061238
