-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.350616483042
cusum  =  0.110490562694
eta  =  0.410630967985
hl_amp_ratio  =  0.174359000119
kurtosis  =  -0.339013017747
n_points  =  318
period  =  0.501161393799
period_SNR  =  39.7054669313
period_log10FAP  =  -41.8013594133
period_uncertainty  =  7.07535299567e-05
phase_cusum  =  0.259349528837
phase_eta  =  0.0850883059828
phi21  =  0.739457278351
phi31  =  1.49202587967
quartile31  =  0.415
r21  =  0.440713465683
r31  =  0.334278325379
shapiro_w  =  0.830860614777
skewness  =  -1.00081171152
slope_per10  =  -0.1193932251
slope_per90  =  0.174233362395
stetson_k  =  0.65599030456
weighted_mean  =  16.2665993413
weighted_std  =  0.324998723207
