-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.361467381313
cusum  =  0.145827387934
eta  =  0.440555900263
hl_amp_ratio  =  0.3419963084
kurtosis  =  -0.333944553832
n_points  =  349
period  =  0.479911859039
period_SNR  =  36.3010035438
period_log10FAP  =  -37.9994613826
period_uncertainty  =  6.07883501078e-05
phase_cusum  =  0.224398874193
phase_eta  =  0.208388911296
phi21  =  0.729181040611
phi31  =  1.83411822527
quartile31  =  0.41
r21  =  0.434428068493
r31  =  0.313858830332
shapiro_w  =  0.873946785927
skewness  =  -0.91229559012
slope_per10  =  -0.0886646147692
slope_per90  =  0.134459618447
stetson_k  =  0.726360028443
weighted_mean  =  14.1389142945
weighted_std  =  0.328564527541
