-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.238721249546
cusum  =  0.1234786279
eta  =  0.55141213665
hl_amp_ratio  =  1.03850954809
kurtosis  =  -1.38351628748
n_points  =  365
period  =  0.316260351419
period_SNR  =  57.4876174592
period_log10FAP  =  -64.8872232221
period_uncertainty  =  3.32753854298e-05
phase_cusum  =  0.262473658813
phase_eta  =  0.138071922202
phi21  =  -1.48411947542
phi31  =  -0.106033172159
quartile31  =  0.35
r21  =  0.181378291475
r31  =  0.0931099163326
shapiro_w  =  0.928083479404
skewness  =  0.0645123495656
slope_per10  =  -0.0758475992674
slope_per90  =  0.084897982422
stetson_k  =  0.885043991427
weighted_mean  =  16.4081665364
weighted_std  =  0.176248688483
