-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.345068480417
cusum  =  0.138246276006
eta  =  0.653420785188
hl_amp_ratio  =  0.4020310445
kurtosis  =  -0.471250597615
n_points  =  348
period  =  0.484740025897
period_SNR  =  44.2225330523
period_log10FAP  =  -43.8763566355
period_uncertainty  =  6.53852425763e-05
phase_cusum  =  0.232840353397
phase_eta  =  0.323609600921
phi21  =  0.7911911357
phi31  =  1.92317992963
quartile31  =  0.42
r21  =  0.434459210896
r31  =  0.244612713436
shapiro_w  =  0.914873719215
skewness  =  -0.77497918906
slope_per10  =  -0.0615906658906
slope_per90  =  0.0689375530177
stetson_k  =  0.729748368131
weighted_mean  =  16.7521105712
weighted_std  =  0.298699561195
