-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.67


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.205862739326
cusum  =  0.209295795217
eta  =  0.884098654334
hl_amp_ratio  =  1.22855986204
kurtosis  =  -0.382724098683
n_points  =  102
period  =  0.320732848358
period_SNR  =  20.2385683254
period_log10FAP  =  -11.9286001444
period_uncertainty  =  3.73570691081e-05
phase_cusum  =  0.260843881662
phase_eta  =  0.491471941454
phi21  =  2.32884549515
phi31  =  0.747667393874
quartile31  =  0.2975
r21  =  0.102921474262
r31  =  0.012124508042
shapiro_w  =  0.95055949688
skewness  =  -0.16266748286
slope_per10  =  -0.206001821103
slope_per90  =  0.210398693823
stetson_k  =  0.873319626541
weighted_mean  =  15.8804547503
weighted_std  =  0.160882094913
