-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.390078594515
cusum  =  0.145726274912
eta  =  0.585464940959
hl_amp_ratio  =  0.240183438338
kurtosis  =  -0.522432967115
n_points  =  152
period  =  0.47947783424
period_SNR  =  16.1877258196
period_log10FAP  =  -14.0206600924
period_uncertainty  =  7.09160865393e-05
phase_cusum  =  0.229804522433
phase_eta  =  0.511160527141
phi21  =  3.98946363421
phi31  =  5.15498037182
quartile31  =  0.4825
r21  =  0.432283085905
r31  =  0.25438248659
shapiro_w  =  0.833345592022
skewness  =  -0.809035733813
slope_per10  =  -0.107297671945
slope_per90  =  0.389945853643
stetson_k  =  0.688659131904
weighted_mean  =  13.8486951576
weighted_std  =  0.386746220767
