-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.65


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.173417814903
cusum  =  0.175733818687
eta  =  1.08663354139
hl_amp_ratio  =  1.2569875276
kurtosis  =  -0.775854938572
n_points  =  103
period  =  0.339005839571
period_SNR  =  16.2661559583
period_log10FAP  =  -7.29746642812
period_uncertainty  =  4.17350968266e-05
phase_cusum  =  0.264711512122
phase_eta  =  0.926769404832
phi21  =  1.45509969475
phi31  =  -0.392193125608
quartile31  =  0.265
r21  =  0.201618334163
r31  =  0.117267690831
shapiro_w  =  0.967323720455
skewness  =  -0.0757991754774
slope_per10  =  -0.245599998161
slope_per90  =  0.201766675671
stetson_k  =  0.856675692496
weighted_mean  =  15.4961400739
weighted_std  =  0.154672236784
