-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.184720610857
cusum  =  0.135573978932
eta  =  0.644697841887
hl_amp_ratio  =  1.20939259547
kurtosis  =  -1.61026173321
n_points  =  353
period  =  0.336352814465
period_SNR  =  58.3125868957
period_log10FAP  =  -66.3115791967
period_uncertainty  =  3.77754737992e-05
phase_cusum  =  0.32242388054
phase_eta  =  0.0974825481235
phi21  =  1.48714171868
phi31  =  3.65161822088
quartile31  =  0.27
r21  =  0.10194848362
r31  =  0.0982501349315
shapiro_w  =  0.887798845768
skewness  =  0.0320494441536
slope_per10  =  -0.125189855943
slope_per90  =  0.145151588709
stetson_k  =  0.934136622645
weighted_mean  =  15.8049401694
weighted_std  =  0.139389628117
