-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.83


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.373687056069
cusum  =  0.19965300284
eta  =  0.595646718113
hl_amp_ratio  =  0.397310428128
kurtosis  =  -0.761214244754
n_points  =  216
period  =  0.396173278554
period_SNR  =  25.8901524449
period_log10FAP  =  -24.8248179019
period_uncertainty  =  4.2606607906e-05
phase_cusum  =  0.239205512986
phase_eta  =  0.273197877634
phi21  =  0.943969504165
phi31  =  -0.787182230815
quartile31  =  0.49
r21  =  0.513244393531
r31  =  0.278343497747
shapiro_w  =  0.9146078825
skewness  =  -0.644931299959
slope_per10  =  -0.0763948154544
slope_per90  =  0.295250001363
stetson_k  =  0.782458413675
weighted_mean  =  13.8314280818
weighted_std  =  0.314866670362
