-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.4


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.337863940793
cusum  =  0.201599429738
eta  =  1.00823470204
hl_amp_ratio  =  1.3263723144
kurtosis  =  -0.559751341021
n_points  =  354
period  =  0.347885166467
period_SNR  =  24.0451926098
period_log10FAP  =  -15.2811745626
period_uncertainty  =  3.35537393494e-05
phase_cusum  =  0.212920949487
phase_eta  =  1.24901112715
phi21  =  1.19487569164
phi31  =  2.10603407378
quartile31  =  0.615
r21  =  0.38231193763
r31  =  0.194476301998
shapiro_w  =  0.982836782932
skewness  =  0.292187929314
slope_per10  =  -0.0178996203039
slope_per90  =  0.0146361631079
stetson_k  =  0.784088808336
weighted_mean  =  18.9715486762
weighted_std  =  0.431082092415
