-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.57


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.249027615336
cusum  =  0.238379301951
eta  =  0.421773870501
hl_amp_ratio  =  0.942365136621
kurtosis  =  -1.30642259073
n_points  =  84
period  =  0.541244693963
period_SNR  =  11.9733077046
period_log10FAP  =  -10.0587910386
period_uncertainty  =  7.51207084509e-05
phase_cusum  =  0.297095090985
phase_eta  =  0.237894727948
phi21  =  0.918869657947
phi31  =  1.77011448386
quartile31  =  0.415
r21  =  0.300742480451
r31  =  0.10246111647
shapiro_w  =  0.920538306236
skewness  =  0.00514002359346
slope_per10  =  -0.179640952
slope_per90  =  0.547876766851
stetson_k  =  0.873099671335
weighted_mean  =  13.776135182
weighted_std  =  0.20384864908
