-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.342431681429
cusum  =  0.132933636046
eta  =  0.510340373223
hl_amp_ratio  =  0.304185080545
kurtosis  =  -1.20544829792
n_points  =  220
period  =  0.505749468879
period_SNR  =  27.8232729657
period_log10FAP  =  -27.8844822384
period_uncertainty  =  7.26025665926e-05
phase_cusum  =  0.284810920375
phase_eta  =  0.0992942671809
phi21  =  -2.33415400476
phi31  =  -1.32202772082
quartile31  =  0.645
r21  =  0.497093716216
r31  =  0.326635778698
shapiro_w  =  0.879654467106
skewness  =  -0.532818462078
slope_per10  =  -0.110258359024
slope_per90  =  0.333099984564
stetson_k  =  0.75288822435
weighted_mean  =  14.3008921418
weighted_std  =  0.343701162764
