-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.82


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.295438772105
cusum  =  0.307152736043
eta  =  0.562897678381
hl_amp_ratio  =  0.37611422378
kurtosis  =  0.818990646921
n_points  =  74
period  =  0.364781856636
period_SNR  =  8.79181729672
period_log10FAP  =  -4.95082524049
period_uncertainty  =  3.45192202415e-05
phase_cusum  =  0.337229608314
phase_eta  =  0.27242191168
phi21  =  0.682522197351
phi31  =  4.25067750848
quartile31  =  0.2375
r21  =  0.517985328539
r31  =  0.285021382131
shapiro_w  =  0.838161587715
skewness  =  -1.29801722918
slope_per10  =  -0.41950003244
slope_per90  =  0.420499998145
stetson_k  =  0.682616817654
weighted_mean  =  13.7204736491
weighted_std  =  0.214078012423
