-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.325296921497
cusum  =  0.082584874333
eta  =  0.567561581979
hl_amp_ratio  =  0.338694137161
kurtosis  =  -0.391352011517
n_points  =  352
period  =  0.491717183669
period_SNR  =  45.3131703783
period_log10FAP  =  -46.2185214403
period_uncertainty  =  6.72811001733e-05
phase_cusum  =  0.245789351293
phase_eta  =  0.0974236913286
phi21  =  0.704590900889
phi31  =  1.66016480535
quartile31  =  0.3825
r21  =  0.4530996525
r31  =  0.339224815552
shapiro_w  =  0.880608916283
skewness  =  -0.883176552771
slope_per10  =  -0.114555941899
slope_per90  =  0.140374999611
stetson_k  =  0.729090582347
weighted_mean  =  16.5447574881
weighted_std  =  0.26652980873
