-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.395310242047
cusum  =  0.166523343869
eta  =  0.525560839796
hl_amp_ratio  =  0.632105303652
kurtosis  =  -0.898045274919
n_points  =  230
period  =  0.481801186547
period_SNR  =  26.771001564
period_log10FAP  =  -25.7964995456
period_uncertainty  =  7.57191888177e-05
phase_cusum  =  0.340509481722
phase_eta  =  0.123966078698
phi21  =  0.844081359755
phi31  =  2.02617554444
quartile31  =  0.57
r21  =  0.499680341094
r31  =  0.406751206501
shapiro_w  =  0.956474006176
skewness  =  -0.324643530366
slope_per10  =  -0.111807684453
slope_per90  =  0.130548576159
stetson_k  =  0.816929183724
weighted_mean  =  16.7174880332
weighted_std  =  0.360194918962
