-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.71


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.214107156501
cusum  =  0.124006048301
eta  =  0.446840136703
hl_amp_ratio  =  0.74605360562
kurtosis  =  -1.49069203622
n_points  =  369
period  =  0.373103206587
period_SNR  =  54.829488638
period_log10FAP  =  -63.8385516649
period_uncertainty  =  3.85915608626e-05
phase_cusum  =  0.268376359488
phase_eta  =  0.260453663632
phi21  =  1.13115196564
phi31  =  3.7708055925
quartile31  =  0.3
r21  =  0.08102173164
r31  =  0.0287109002846
shapiro_w  =  0.911432981491
skewness  =  -0.0920783764757
slope_per10  =  -0.101848556911
slope_per90  =  0.110866542519
stetson_k  =  0.894571770933
weighted_mean  =  15.0158646617
weighted_std  =  0.15804214969
