-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.364668416947
cusum  =  0.0986495053511
eta  =  0.593734037795
hl_amp_ratio  =  0.598600857534
kurtosis  =  -0.835839553374
n_points  =  378
period  =  0.555865544462
period_SNR  =  48.722335676
period_log10FAP  =  -54.8852836662
period_uncertainty  =  8.61700188018e-05
phase_cusum  =  0.243108716702
phase_eta  =  0.321288750325
phi21  =  1.20519895368
phi31  =  2.45902369839
quartile31  =  0.5
r21  =  0.31365802646
r31  =  0.186858373687
shapiro_w  =  0.925232350826
skewness  =  -0.51442707946
slope_per10  =  -0.085740886117
slope_per90  =  0.170035230345
stetson_k  =  0.817179171396
weighted_mean  =  14.7159930511
weighted_std  =  0.305927942526
