-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.259244983211
cusum  =  0.133347904248
eta  =  0.41152000863
hl_amp_ratio  =  0.365236552429
kurtosis  =  -0.217585491599
n_points  =  206
period  =  0.583220257125
period_SNR  =  25.1697152089
period_log10FAP  =  -23.3531597586
period_uncertainty  =  7.38721046842e-05
phase_cusum  =  0.258658543258
phase_eta  =  0.107382157772
phi21  =  0.942109488378
phi31  =  -1.00171562057
quartile31  =  0.27
r21  =  0.474999694325
r31  =  0.342759504808
shapiro_w  =  0.902734458447
skewness  =  -0.873498127689
slope_per10  =  -0.175029593185
slope_per90  =  0.488399988972
stetson_k  =  0.718876153081
weighted_mean  =  13.9303508563
weighted_std  =  0.220932809901
