-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.363825311969
cusum  =  0.120663040781
eta  =  0.595266532131
hl_amp_ratio  =  0.326175236238
kurtosis  =  -0.264502468351
n_points  =  346
period  =  0.462674776809
period_SNR  =  43.0692696367
period_log10FAP  =  -42.881286073
period_uncertainty  =  5.93507599309e-05
phase_cusum  =  0.257648619725
phase_eta  =  0.177633544881
phi21  =  -2.55217301224
phi31  =  -4.62353088762
quartile31  =  0.41
r21  =  0.452589452326
r31  =  0.29186164893
shapiro_w  =  0.89345729351
skewness  =  -0.906694200028
slope_per10  =  -0.0745107928131
slope_per90  =  0.070757009201
stetson_k  =  0.686425949268
weighted_mean  =  17.3021095926
weighted_std  =  0.301648400144
