-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.238539980243
cusum  =  0.154174655812
eta  =  0.548584454818
hl_amp_ratio  =  1.30235791323
kurtosis  =  -0.400144596965
n_points  =  264
period  =  0.311269644417
period_SNR  =  29.0810415539
period_log10FAP  =  -28.5376018307
period_uncertainty  =  2.80929284162e-05
phase_cusum  =  0.22169071688
phase_eta  =  0.88314000141
phi21  =  1.45568835747
phi31  =  2.60895521526
quartile31  =  0.3225
r21  =  0.0949888161644
r31  =  0.0559525781765
shapiro_w  =  0.982191443443
skewness  =  0.167120743806
slope_per10  =  -0.0551494781675
slope_per90  =  0.0551715663478
stetson_k  =  0.823262028743
weighted_mean  =  12.1888636364
weighted_std  =  0.202239910515
