-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.348462669353
cusum  =  0.152561233029
eta  =  0.605579853389
hl_amp_ratio  =  0.16916925778
kurtosis  =  -0.223111875162
n_points  =  272
period  =  0.493395445727
period_SNR  =  32.4855020131
period_log10FAP  =  -31.0047396912
period_uncertainty  =  6.87716680041e-05
phase_cusum  =  0.21169930206
phase_eta  =  0.213782970759
phi21  =  -2.26336726019
phi31  =  -1.28277345728
quartile31  =  0.39
r21  =  0.404281067489
r31  =  0.396429473045
shapiro_w  =  0.842274487019
skewness  =  -1.01096646428
slope_per10  =  -0.153972260451
slope_per90  =  0.216296427774
stetson_k  =  0.670471851306
weighted_mean  =  15.2029615992
weighted_std  =  0.306748766901
