-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.53


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.354984110057
cusum  =  0.153161026585
eta  =  0.531264128307
hl_amp_ratio  =  0.70820851444
kurtosis  =  -0.918559559309
n_points  =  236
period  =  0.345614791866
period_SNR  =  32.8032642239
period_log10FAP  =  -33.0473412037
period_uncertainty  =  3.3026411866e-05
phase_cusum  =  0.226302555822
phase_eta  =  0.415339341313
phi21  =  -1.99125143197
phi31  =  -5.46920897839
quartile31  =  0.4225
r21  =  0.263047281355
r31  =  0.0507861971863
shapiro_w  =  0.964470803738
skewness  =  -0.282127938015
slope_per10  =  -0.0765956825842
slope_per90  =  0.0765503377196
stetson_k  =  0.823150492558
weighted_mean  =  12.5794491525
weighted_std  =  0.271304354
