-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.348179701411
cusum  =  0.203941478872
eta  =  0.541728697584
hl_amp_ratio  =  0.323871182906
kurtosis  =  -0.68043569265
n_points  =  262
period  =  0.510963016527
period_SNR  =  30.7335053987
period_log10FAP  =  -30.7294182607
period_uncertainty  =  8.53074232042e-05
phase_cusum  =  0.355740662648
phase_eta  =  0.0923427264318
phi21  =  0.640065962453
phi31  =  -1.49075344462
quartile31  =  0.4975
r21  =  0.464117559728
r31  =  0.420523698035
shapiro_w  =  0.871090531349
skewness  =  -0.753620972456
slope_per10  =  -0.200280897569
slope_per90  =  0.297084758133
stetson_k  =  0.763849174058
weighted_mean  =  14.2182124143
weighted_std  =  0.311198954402
