-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.57


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.233511930699
cusum  =  0.329572723352
eta  =  0.874291154668
hl_amp_ratio  =  1.66443060981
kurtosis  =  -0.983411495694
n_points  =  28
period  =  0.398488804798
period_SNR  =  5.61806766185
period_log10FAP  =  -0.334804541915
period_uncertainty  =  5.7949365392e-05
phase_cusum  =  0.330951800223
phase_eta  =  0.682056306737
phi21  =  2.27239236485
phi31  =  3.58729400768
quartile31  =  0.22
r21  =  0.21446701053
r31  =  0.256605955909
shapiro_w  =  0.963554263115
skewness  =  0.147942219413
slope_per10  =  -0.513981544792
slope_per90  =  0.514362215123
stetson_k  =  0.838124216619
weighted_mean  =  15.0779320113
weighted_std  =  0.151862006545
