-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.328168990836
cusum  =  0.177273677881
eta  =  1.54783237892
hl_amp_ratio  =  1.05517100692
kurtosis  =  -0.318806701084
n_points  =  275
period  =  0.561420209189
period_SNR  =  27.2022181461
period_log10FAP  =  -15.8709831524
period_uncertainty  =  8.73778594045e-05
phase_cusum  =  0.297165209117
phase_eta  =  1.52025353942
phi21  =  4.11428777919
phi31  =  5.47061074622
quartile31  =  0.63
r21  =  0.396815636133
r31  =  0.137220671232
shapiro_w  =  0.991812229156
skewness  =  0.0212387083296
slope_per10  =  -0.0391134313111
slope_per90  =  0.0541286589842
stetson_k  =  0.816482242797
weighted_mean  =  19.1103239393
weighted_std  =  0.378154442238
