-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.363737312631
cusum  =  0.152501229272
eta  =  0.555111026951
hl_amp_ratio  =  0.334640283644
kurtosis  =  -1.11023902653
n_points  =  317
period  =  0.598650809861
period_SNR  =  40.3600038775
period_log10FAP  =  -43.9835866649
period_uncertainty  =  9.73479291432e-05
phase_cusum  =  0.289197731131
phase_eta  =  0.0711499060086
phi21  =  0.867122093738
phi31  =  -1.05039676012
quartile31  =  0.56
r21  =  0.425819769433
r31  =  0.325478458255
shapiro_w  =  0.902342021465
skewness  =  -0.499160401683
slope_per10  =  -0.17916560651
slope_per90  =  0.283847137284
stetson_k  =  0.790493124504
weighted_mean  =  13.5406110057
weighted_std  =  0.311977104863
