-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.49


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.237122497068
cusum  =  0.236048982886
eta  =  0.389661299656
hl_amp_ratio  =  0.48562353669
kurtosis  =  -0.176237579042
n_points  =  84
period  =  0.312965029493
period_SNR  =  9.39595878314
period_log10FAP  =  -7.44850380243
period_uncertainty  =  2.51165708847e-05
phase_cusum  =  0.260419663049
phase_eta  =  0.276330250112
phi21  =  -1.55407005202
phi31  =  -3.87899412586
quartile31  =  0.33
r21  =  0.0902688267664
r31  =  0.120937819119
shapiro_w  =  0.95051574707
skewness  =  -0.644567882767
slope_per10  =  -0.151483331186
slope_per90  =  0.316441483579
stetson_k  =  0.800011408325
weighted_mean  =  12.3461368209
weighted_std  =  0.213607430108
