-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.324626026699
cusum  =  0.216620385448
eta  =  0.738152288427
hl_amp_ratio  =  0.38745210678
kurtosis  =  -0.432598860513
n_points  =  179
period  =  0.496033167406
period_SNR  =  25.1088954898
period_log10FAP  =  -19.9088947067
period_uncertainty  =  5.36774346082e-05
phase_cusum  =  0.256169631158
phase_eta  =  0.326784540181
phi21  =  0.745496512425
phi31  =  -1.04893025158
quartile31  =  0.385
r21  =  0.473373894697
r31  =  0.241347443649
shapiro_w  =  0.923644542694
skewness  =  -0.737349956378
slope_per10  =  -0.184638019937
slope_per90  =  0.217283330858
stetson_k  =  0.739491768448
weighted_mean  =  15.6406627018
weighted_std  =  0.257784303038
