-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.372836738508
cusum  =  0.121665066522
eta  =  0.513856458786
hl_amp_ratio  =  0.18598466318
kurtosis  =  -0.237436583554
n_points  =  308
period  =  0.533910683125
period_SNR  =  40.2162938476
period_log10FAP  =  -41.1472496994
period_uncertainty  =  6.20285437504e-05
phase_cusum  =  0.225815366308
phase_eta  =  0.0276346918836
phi21  =  0.876687843682
phi31  =  -1.39057630424
quartile31  =  0.4325
r21  =  0.428590783502
r31  =  0.350100219411
shapiro_w  =  0.835918724537
skewness  =  -1.01662525502
slope_per10  =  -0.169342834355
slope_per90  =  0.2978214009
stetson_k  =  0.671242811091
weighted_mean  =  13.9267830464
weighted_std  =  0.30536495295
