-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.216209412283
cusum  =  0.218049145736
eta  =  0.478479354371
hl_amp_ratio  =  0.618513172584
kurtosis  =  -0.919195202678
n_points  =  150
period  =  0.595641788371
period_SNR  =  19.3524447453
period_log10FAP  =  -18.462325263
period_uncertainty  =  7.70508761836e-05
phase_cusum  =  0.332156579313
phase_eta  =  0.137650593582
phi21  =  1.37549869029
phi31  =  2.75449066322
quartile31  =  0.26
r21  =  0.392968365323
r31  =  0.269356240593
shapiro_w  =  0.961671292782
skewness  =  -0.289241808372
slope_per10  =  -0.371530258529
slope_per90  =  0.420732437185
stetson_k  =  0.845470303715
weighted_mean  =  15.5634280118
weighted_std  =  0.17732256712
