-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.231637462853
cusum  =  0.147077968779
eta  =  0.568329304082
hl_amp_ratio  =  0.421146014734
kurtosis  =  -0.457680479127
n_points  =  355
period  =  0.512277144448
period_SNR  =  43.6209712973
period_log10FAP  =  -48.7140305467
period_uncertainty  =  7.12921890965e-05
phase_cusum  =  0.234588209777
phase_eta  =  0.330653429138
phi21  =  -1.97899409504
phi31  =  -0.766954930363
quartile31  =  0.35
r21  =  0.385717314769
r31  =  0.273112323629
shapiro_w  =  0.928592741489
skewness  =  -0.680267751777
slope_per10  =  -0.086294341312
slope_per90  =  0.161642292394
stetson_k  =  0.783769029868
weighted_mean  =  13.3479377065
weighted_std  =  0.218222351522
