-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.6


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.250378128439
cusum  =  0.172105796219
eta  =  0.539811051526
hl_amp_ratio  =  0.749316204772
kurtosis  =  -1.16696401007
n_points  =  156
period  =  0.264467101392
period_SNR  =  22.6824589294
period_log10FAP  =  -20.8519160874
period_uncertainty  =  2.61098927801e-05
phase_cusum  =  0.25344468544
phase_eta  =  0.288437851733
phi21  =  -1.51430013519
phi31  =  -1.07145623128
quartile31  =  0.3525
r21  =  0.267720688997
r31  =  0.0704682285797
shapiro_w  =  0.949228405952
skewness  =  -0.165674076716
slope_per10  =  -0.171816394755
slope_per90  =  0.135831805366
stetson_k  =  0.873338552659
weighted_mean  =  12.6485714286
weighted_std  =  0.205917297488
