-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.341438692801
cusum  =  0.138213443215
eta  =  0.444715407355
hl_amp_ratio  =  0.271315738678
kurtosis  =  -0.726115337484
n_points  =  292
period  =  0.514104435655
period_SNR  =  35.1804233185
period_log10FAP  =  -33.9725969739
period_uncertainty  =  7.58758554822e-05
phase_cusum  =  0.25269907408
phase_eta  =  0.238926596307
phi21  =  0.818045371907
phi31  =  1.79938206763
quartile31  =  0.4425
r21  =  0.477927726499
r31  =  0.338541899951
shapiro_w  =  0.88929516077
skewness  =  -0.738542016143
slope_per10  =  -0.1162665623
slope_per90  =  0.250849991571
stetson_k  =  0.718997147792
weighted_mean  =  13.790854315
weighted_std  =  0.302019077158
