-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.20882231252
cusum  =  0.121802106553
eta  =  0.620098174516
hl_amp_ratio  =  0.728878737619
kurtosis  =  -1.1479703114
n_points  =  349
period  =  0.59031928975
period_SNR  =  43.3552123138
period_log10FAP  =  -45.8233627547
period_uncertainty  =  9.69580357795e-05
phase_cusum  =  0.276846719382
phase_eta  =  0.449978258571
phi21  =  1.10605387807
phi31  =  -0.0685659073591
quartile31  =  0.28
r21  =  0.339813556157
r31  =  0.137540292827
shapiro_w  =  0.948854207993
skewness  =  -0.233962116351
slope_per10  =  -0.114593129206
slope_per90  =  0.158840525737
stetson_k  =  0.850531041685
weighted_mean  =  15.9597584983
weighted_std  =  0.17492986231
