-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.325440805741
cusum  =  0.162137802264
eta  =  0.475728729476
hl_amp_ratio  =  0.412921044158
kurtosis  =  -0.498148188665
n_points  =  282
period  =  0.590964599113
period_SNR  =  35.8534847829
period_log10FAP  =  -37.1428230425
period_uncertainty  =  9.49981696521e-05
phase_cusum  =  0.220660821234
phase_eta  =  0.101866495036
phi21  =  -2.15119221149
phi31  =  -0.956496831443
quartile31  =  0.49
r21  =  0.486086852948
r31  =  0.2920663598
shapiro_w  =  0.920012414455
skewness  =  -0.675144516155
slope_per10  =  -0.192324629533
slope_per90  =  0.393211681471
stetson_k  =  0.774788002543
weighted_mean  =  14.1326748705
weighted_std  =  0.297814201199
