-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.331427957895
cusum  =  0.159304276662
eta  =  0.521999553511
hl_amp_ratio  =  0.684074164831
kurtosis  =  -0.891535704917
n_points  =  286
period  =  0.595216023298
period_SNR  =  30.4082776597
period_log10FAP  =  -31.5667131978
period_uncertainty  =  9.57616381506e-05
phase_cusum  =  0.234122772805
phase_eta  =  0.141763544869
phi21  =  -2.16304247102
phi31  =  -1.02053450456
quartile31  =  0.5275
r21  =  0.510185514292
r31  =  0.446821218069
shapiro_w  =  0.927685379982
skewness  =  -0.514648798007
slope_per10  =  -0.201477196565
slope_per90  =  0.45042368274
stetson_k  =  0.849593035829
weighted_mean  =  13.1503913551
weighted_std  =  0.305982252585
