-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.381926808821
cusum  =  0.13943959431
eta  =  0.646890655716
hl_amp_ratio  =  0.410447581052
kurtosis  =  -0.38791108633
n_points  =  275
period  =  0.441176406996
period_SNR  =  27.7555789459
period_log10FAP  =  -33.2801787154
period_uncertainty  =  5.54297434016e-05
phase_cusum  =  0.258734076709
phase_eta  =  0.301455858682
phi21  =  -2.4531666673
phi31  =  -1.22077072475
quartile31  =  0.54
r21  =  0.496927500855
r31  =  0.25369092149
shapiro_w  =  0.907269120216
skewness  =  -0.760831136294
slope_per10  =  -0.103036104764
slope_per90  =  0.0961933288469
stetson_k  =  0.807277067001
weighted_mean  =  12.8023119266
weighted_std  =  0.342164598084
