-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.332266283422
cusum  =  0.0940971636573
eta  =  0.532035426209
hl_amp_ratio  =  0.213905487835
kurtosis  =  0.757680465205
n_points  =  219
period  =  0.54468241322
period_SNR  =  27.342762184
period_log10FAP  =  -23.0811446201
period_uncertainty  =  6.70460883152e-05
phase_cusum  =  0.240977532376
phase_eta  =  0.514978856087
phi21  =  -2.4937221911
phi31  =  -1.61031031787
quartile31  =  0.3
r21  =  0.423521322792
r31  =  0.178614942597
shapiro_w  =  0.834823727608
skewness  =  -1.29036300027
slope_per10  =  -0.234666665395
slope_per90  =  0.216849998105
stetson_k  =  0.641051023969
weighted_mean  =  15.825581982
weighted_std  =  0.253845405958
